\hypertarget{class____benchmark__impl}{}\doxysection{\+\_\+\+\_\+benchmark\+\_\+impl Class Reference}
\label{class____benchmark__impl}\index{\_\_benchmark\_impl@{\_\_benchmark\_impl}}
\doxysubsection*{Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\Hypertarget{class____benchmark__impl_a2efd5ebe7e24a9a6ead5b205d0fe05f8}\label{class____benchmark__impl_a2efd5ebe7e24a9a6ead5b205d0fe05f8}} 
{\bfseries \+\_\+\+\_\+benchmark\+\_\+impl} (std\+::string\+\_\+view \+\_\+\+\_\+function\+\_\+name)
\end{DoxyCompactItemize}
\doxysubsection*{Static Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\Hypertarget{class____benchmark__impl_abef5e19af3518d080c6988fc7558870d}\label{class____benchmark__impl_abef5e19af3518d080c6988fc7558870d}} 
static void {\bfseries enable} ()
\item 
\mbox{\Hypertarget{class____benchmark__impl_a5ddf5a17aee0bc1bab08229e574dad76}\label{class____benchmark__impl_a5ddf5a17aee0bc1bab08229e574dad76}} 
static void {\bfseries disable} ()
\item 
\mbox{\Hypertarget{class____benchmark__impl_a6f260fa4d0f93d4a14d6b2a56d91773a}\label{class____benchmark__impl_a6f260fa4d0f93d4a14d6b2a56d91773a}} 
static void {\bfseries init} ()
\end{DoxyCompactItemize}


The documentation for this class was generated from the following files\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
src/utils.\+h\item 
src/utils.\+cpp\end{DoxyCompactItemize}
